-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.318621695077
cusum  =  0.0915934396906
eta  =  0.768598135448
hl_amp_ratio  =  0.67830886693
kurtosis  =  -0.704439353805
n_points  =  350
period  =  0.524568425717
period_SNR  =  49.9416861473
period_log10FAP  =  -40.7592390353
period_uncertainty  =  7.79911443426e-05
phase_cusum  =  0.256929618366
phase_eta  =  0.290776391232
phi21  =  -2.21425270702
phi31  =  -1.1378464035
quartile31  =  0.45
r21  =  0.474131178962
r31  =  0.341884669483
shapiro_w  =  0.946337163448
skewness  =  -0.356780564192
slope_per10  =  -0.134124949373
slope_per90  =  0.280056017384
stetson_k  =  0.823424699852
weighted_mean  =  13.6916826565
weighted_std  =  0.293714826067
