-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.337595772316
cusum  =  0.189869053584
eta  =  0.77052333593
hl_amp_ratio  =  0.445022307018
kurtosis  =  -0.269135494572
n_points  =  331
period  =  0.514271204649
period_SNR  =  43.5569175034
period_log10FAP  =  -32.9456411808
period_uncertainty  =  7.54727348522e-05
phase_cusum  =  0.213075509108
phase_eta  =  0.418692263958
phi21  =  -2.38967657112
phi31  =  -4.44528566319
quartile31  =  0.4
r21  =  0.460611744367
r31  =  0.383888425438
shapiro_w  =  0.924294471741
skewness  =  -0.768860368296
slope_per10  =  -0.091301281283
slope_per90  =  0.136153907789
stetson_k  =  0.752192681829
weighted_mean  =  15.1093812155
weighted_std  =  0.286920592674
