-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.33575304462
cusum  =  0.114642856165
eta  =  0.553908754352
hl_amp_ratio  =  0.337038153481
kurtosis  =  -0.0460367215525
n_points  =  374
period  =  0.649307461045
period_SNR  =  42.3183249941
period_log10FAP  =  -47.8083739903
period_uncertainty  =  9.1561372623e-05
phase_cusum  =  0.24721226192
phase_eta  =  0.351514767681
phi21  =  -2.42967141329
phi31  =  -4.73743313497
quartile31  =  0.31
r21  =  0.408274861997
r31  =  0.206474666859
shapiro_w  =  0.895518362522
skewness  =  -0.964329657259
slope_per10  =  -0.0906927252855
slope_per90  =  0.121459349027
stetson_k  =  0.696989188228
weighted_mean  =  16.4033428024
weighted_std  =  0.24132114718
