-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.93


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.29411016435
cusum  =  0.119338092066
eta  =  0.554737018276
hl_amp_ratio  =  0.627738120616
kurtosis  =  -1.07831445182
n_points  =  318
period  =  0.551610198949
period_SNR  =  44.9642963989
period_log10FAP  =  -39.4439879564
period_uncertainty  =  8.62699737101e-05
phase_cusum  =  0.252765023379
phase_eta  =  0.260700206522
phi21  =  -2.37283191216
phi31  =  -4.39954746931
quartile31  =  0.4475
r21  =  0.399665617207
r31  =  0.284538659603
shapiro_w  =  0.920127749443
skewness  =  -0.453294332273
slope_per10  =  -0.107901110108
slope_per90  =  0.239388026148
stetson_k  =  0.842118017358
weighted_mean  =  14.3167423173
weighted_std  =  0.262701643357
