-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.89


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.417473548766
cusum  =  0.127961435764
eta  =  0.54026112812
hl_amp_ratio  =  0.39061390323
kurtosis  =  -0.949327975103
n_points  =  366
period  =  0.456802126488
period_SNR  =  40.8242579642
period_log10FAP  =  -42.6697887283
period_uncertainty  =  5.66498999494e-05
phase_cusum  =  0.244848352002
phase_eta  =  0.580311968815
phi21  =  -2.37862362741
phi31  =  -4.26231691086
quartile31  =  0.6175
r21  =  0.391700068826
r31  =  0.234020507697
shapiro_w  =  0.871094286442
skewness  =  -0.673136196665
slope_per10  =  -0.0718978459486
slope_per90  =  0.149333337322
stetson_k  =  0.7925456121
weighted_mean  =  15.1526598425
weighted_std  =  0.37002029637
