-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.96


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.333436996612
cusum  =  0.10935443825
eta  =  0.60755581286
hl_amp_ratio  =  0.332967179378
kurtosis  =  9.36211922165e-05
n_points  =  378
period  =  0.621230957906
period_SNR  =  41.0450522036
period_log10FAP  =  -41.8623799784
period_uncertainty  =  0.000125721326905
phase_cusum  =  0.229820112301
phase_eta  =  0.180672164073
phi21  =  0.95307695462
phi31  =  2.148205143
quartile31  =  0.3575
r21  =  0.571580554587
r31  =  0.334031821684
shapiro_w  =  0.898434042931
skewness  =  -0.816264846929
slope_per10  =  -0.134472216314
slope_per90  =  0.221200193807
stetson_k  =  0.710412965574
weighted_mean  =  15.5272175867
weighted_std  =  0.271216162666
