-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.89


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.171135253576
cusum  =  0.121368579775
eta  =  0.772602282695
hl_amp_ratio  =  1.29496082595
kurtosis  =  -1.29019929649
n_points  =  317
period  =  0.308986767829
period_SNR  =  59.8086775758
period_log10FAP  =  -54.181715667
period_uncertainty  =  3.24850293931e-05
phase_cusum  =  0.244227021149
phase_eta  =  0.260503240848
phi21  =  2.02789004618
phi31  =  3.84637713183
quartile31  =  0.25
r21  =  0.108389861119
r31  =  0.0818636701831
shapiro_w  =  0.938754141331
skewness  =  0.103799967984
slope_per10  =  -0.070253625387
slope_per90  =  0.0888988931981
stetson_k  =  0.89232682192
weighted_mean  =  14.1411208904
weighted_std  =  0.134474178763
