-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.91


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.364862419226
cusum  =  0.0698964225497
eta  =  0.644325912778
hl_amp_ratio  =  0.366325375719
kurtosis  =  -0.622360943185
n_points  =  371
period  =  0.507724947072
period_SNR  =  44.5769282644
period_log10FAP  =  -48.1140548652
period_uncertainty  =  9.79569686765e-05
phase_cusum  =  0.269309227872
phase_eta  =  0.411206040912
phi21  =  0.907414559295
phi31  =  1.94787666063
quartile31  =  0.475
r21  =  0.368456807455
r31  =  0.248881863954
shapiro_w  =  0.900075078011
skewness  =  -0.729526898129
slope_per10  =  -0.126707798147
slope_per90  =  0.163939391599
stetson_k  =  0.753910566987
weighted_mean  =  14.8200887978
weighted_std  =  0.318213477839
