-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.93


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.366059572469
cusum  =  0.171285166659
eta  =  0.566458612994
hl_amp_ratio  =  0.436230777963
kurtosis  =  -0.306409129345
n_points  =  378
period  =  0.470477557985
period_SNR  =  44.1484476966
period_log10FAP  =  -47.2293163991
period_uncertainty  =  4.80716831406e-05
phase_cusum  =  0.233808396505
phase_eta  =  0.347121151349
phi21  =  -2.41426874132
phi31  =  -1.33826840271
quartile31  =  0.46
r21  =  0.483665638806
r31  =  0.259182500645
shapiro_w  =  0.906357645988
skewness  =  -0.850112863928
slope_per10  =  -0.0465638335959
slope_per90  =  0.106226447543
stetson_k  =  0.759357500232
weighted_mean  =  15.2706421455
weighted_std  =  0.320451691282
