-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.257941995315
cusum  =  0.158058863427
eta  =  0.596716570275
hl_amp_ratio  =  0.183842990907
kurtosis  =  -0.15991940265
n_points  =  321
period  =  0.457546257914
period_SNR  =  44.9049855183
period_log10FAP  =  -38.5730870149
period_uncertainty  =  9.49660183467e-05
phase_cusum  =  0.346234640414
phase_eta  =  0.062015971054
phi21  =  0.657497886209
phi31  =  1.67933996406
quartile31  =  0.31
r21  =  0.531296240744
r31  =  0.39227567856
shapiro_w  =  0.825149893761
skewness  =  -1.07147851813
slope_per10  =  -0.155979444471
slope_per90  =  0.178915961565
stetson_k  =  0.645457992903
weighted_mean  =  14.9774161745
weighted_std  =  0.235626764989
