-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.9


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.380718134295
cusum  =  0.106819126668
eta  =  0.516059982823
hl_amp_ratio  =  0.679329933589
kurtosis  =  -0.945396734059
n_points  =  379
period  =  0.514994280282
period_SNR  =  40.8755259974
period_log10FAP  =  -47.6912405162
period_uncertainty  =  7.19949519019e-05
phase_cusum  =  0.25335674656
phase_eta  =  0.0909430009717
phi21  =  -2.37607823273
phi31  =  -4.57225765105
quartile31  =  0.5
r21  =  0.401799154186
r31  =  0.339505342865
shapiro_w  =  0.916127741337
skewness  =  -0.530101655011
slope_per10  =  -0.105595171024
slope_per90  =  0.114572418163
stetson_k  =  0.812481365699
weighted_mean  =  16.1989591
weighted_std  =  0.324623272045
