-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.94


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.377124857198
cusum  =  0.14366411676
eta  =  0.524068080061
hl_amp_ratio  =  0.386919613777
kurtosis  =  -0.591975018959
n_points  =  371
period  =  0.49241405839
period_SNR  =  47.6351045519
period_log10FAP  =  -52.7859697219
period_uncertainty  =  6.58201982083e-05
phase_cusum  =  0.247523887653
phase_eta  =  0.216402514249
phi21  =  0.754057197012
phi31  =  1.65278063876
quartile31  =  0.54
r21  =  0.432196970552
r31  =  0.236139852413
shapiro_w  =  0.9054068923
skewness  =  -0.635846478963
slope_per10  =  -0.064484529709
slope_per90  =  0.111163819976
stetson_k  =  0.752559100324
weighted_mean  =  14.0302815336
weighted_std  =  0.334206166135
