-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  CEPH_F
class_probability =  0.58


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.368503443534
cusum  =  0.191932058172
eta  =  0.574646890176
hl_amp_ratio  =  0.668299382715
kurtosis  =  -0.360283048529
n_points  =  148
period  =  1.39139946566
period_SNR  =  17.8863363975
period_log10FAP  =  -16.4184828752
period_uncertainty  =  0.000734746415037
phase_cusum  =  0.249802113313
phase_eta  =  0.18666618908
phi21  =  4.4424458704
phi31  =  5.19740563934
quartile31  =  0.575
r21  =  0.503162654936
r31  =  0.164133690003
shapiro_w  =  0.933704018593
skewness  =  0.0941979610334
slope_per10  =  -0.390443249952
slope_per90  =  0.635499977507
stetson_k  =  0.800820559091
weighted_mean  =  14.9210587482
weighted_std  =  0.340189886779
