-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  NonVar
class_probability =  0.34


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.0103428827698
cusum  =  0.172671249836
eta  =  1.4840578923
hl_amp_ratio  =  1.25113495465
kurtosis  =  15.6162616765
n_points  =  291
period  =  0.332694310699
period_SNR  =  11.6730036339
period_log10FAP  =  -3.56469916527
period_uncertainty  =  2.39443169903e-05
phase_cusum  =  0.161195221286
phase_eta  =  1.72796347943
phi21  =  -3.33760420252
phi31  =  -3.97273221543
quartile31  =  0.02
r21  =  0.221432114804
r31  =  0.252228561686
shapiro_w  =  0.78972786665
skewness  =  -0.207480104842
slope_per10  =  -0.244689839633
slope_per90  =  0.259981468509
stetson_k  =  0.627974661665
weighted_mean  =  14.5371407965
weighted_std  =  0.0196098638623
