-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.82


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.333810374587
cusum  =  0.211678364658
eta  =  0.475403743715
hl_amp_ratio  =  0.361944760796
kurtosis  =  -0.05169247082
n_points  =  119
period  =  0.475720647159
period_SNR  =  15.5580378158
period_log10FAP  =  -13.8484150178
period_uncertainty  =  7.36523701133e-05
phase_cusum  =  0.241162136879
phase_eta  =  0.363736711776
phi21  =  3.93115292609
phi31  =  4.34564478124
quartile31  =  0.355
r21  =  0.335442252187
r31  =  0.107884536094
shapiro_w  =  0.89510846138
skewness  =  -0.921674931732
slope_per10  =  -0.457060004573
slope_per90  =  0.339549991768
stetson_k  =  0.739681319208
weighted_mean  =  14.6274074074
weighted_std  =  0.259365008195
