-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.9


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.377882729386
cusum  =  0.141850908753
eta  =  0.479561634224
hl_amp_ratio  =  0.307214630787
kurtosis  =  -0.839962277404
n_points  =  225
period  =  0.41470600481
period_SNR  =  29.7944519788
period_log10FAP  =  -30.2844086818
period_uncertainty  =  4.6179013156e-05
phase_cusum  =  0.310077709645
phase_eta  =  0.170107985662
phi21  =  3.95280346247
phi31  =  2.28615765197
quartile31  =  0.53
r21  =  0.392069689202
r31  =  0.221953425828
shapiro_w  =  0.888891041279
skewness  =  -0.702302415207
slope_per10  =  -0.0971304344891
slope_per90  =  0.190273242089
stetson_k  =  0.725518651684
weighted_mean  =  15.0442959805
weighted_std  =  0.321196412331
