-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.92


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.324228336551
cusum  =  0.184893077082
eta  =  0.693737401321
hl_amp_ratio  =  0.352362218768
kurtosis  =  0.0725214174681
n_points  =  107
period  =  0.481057840518
period_SNR  =  14.1175877282
period_log10FAP  =  -10.4608648145
period_uncertainty  =  6.27586818841e-05
phase_cusum  =  0.285434413176
phase_eta  =  0.266064662809
phi21  =  0.912407577837
phi31  =  -1.28779200494
quartile31  =  0.285
r21  =  0.492969835198
r31  =  0.269194938511
shapiro_w  =  0.88692432642
skewness  =  -1.00924627824
slope_per10  =  -0.308200009167
slope_per90  =  0.30349054567
stetson_k  =  0.710569786085
weighted_mean  =  16.3452865738
weighted_std  =  0.231012854406
