-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.81


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.325811849294
cusum  =  0.180309808195
eta  =  0.491650167672
hl_amp_ratio  =  0.447809906697
kurtosis  =  -1.08393630181
n_points  =  138
period  =  0.461061753114
period_SNR  =  18.4228382348
period_log10FAP  =  -16.7631926792
period_uncertainty  =  8.07180964559e-05
phase_cusum  =  0.290776752633
phase_eta  =  0.0775324982271
phi21  =  -2.3314532756
phi31  =  -1.73659675222
quartile31  =  0.56
r21  =  0.482053591931
r31  =  0.367292256114
shapiro_w  =  0.876834928989
skewness  =  -0.583251599236
slope_per10  =  -0.317501321751
slope_per90  =  0.318150001112
stetson_k  =  0.82647846967
weighted_mean  =  13.2368536585
weighted_std  =  0.321147110199
