-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.33


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.292199604595
cusum  =  0.195775978222
eta  =  0.540984220016
hl_amp_ratio  =  0.18442035087
kurtosis  =  -0.554574472981
n_points  =  111
period  =  0.240109104478
period_SNR  =  10.8190917464
period_log10FAP  =  -10.4616154541
period_uncertainty  =  1.25086142653e-05
phase_cusum  =  0.275821716491
phase_eta  =  0.269775247745
phi21  =  0.796660524592
phi31  =  0.84546238667
quartile31  =  0.48
r21  =  0.625886759754
r31  =  0.485736448821
shapiro_w  =  0.820010364056
skewness  =  -0.953156122784
slope_per10  =  -0.0607379336865
slope_per90  =  0.217333323477
stetson_k  =  0.677284269095
weighted_mean  =  15.1278175443
weighted_std  =  0.340640549731
