-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.95


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.358535834386
cusum  =  0.14851253882
eta  =  0.551941839068
hl_amp_ratio  =  0.554573551615
kurtosis  =  -0.466123036026
n_points  =  366
period  =  0.512415472402
period_SNR  =  45.7469093084
period_log10FAP  =  -48.5354053671
period_uncertainty  =  7.12757305291e-05
phase_cusum  =  0.217443639619
phase_eta  =  0.140677223691
phi21  =  -2.36791458962
phi31  =  -4.65829942121
quartile31  =  0.48
r21  =  0.421459512556
r31  =  0.318988783356
shapiro_w  =  0.90892469883
skewness  =  -0.71404073191
slope_per10  =  -0.0915591191675
slope_per90  =  0.15737401175
stetson_k  =  0.805829245442
weighted_mean  =  14.0985335353
weighted_std  =  0.303374687761
