-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.92


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.383864319304
cusum  =  0.0913208664832
eta  =  0.775095353349
hl_amp_ratio  =  0.242784540245
kurtosis  =  -0.171494772905
n_points  =  187
period  =  0.44396252361
period_SNR  =  24.059398176
period_log10FAP  =  -21.8704087694
period_uncertainty  =  5.29409169651e-05
phase_cusum  =  0.251304132487
phase_eta  =  0.244926424688
phi21  =  0.957715099902
phi31  =  2.14610628504
quartile31  =  0.44
r21  =  0.429004208615
r31  =  0.34074490835
shapiro_w  =  0.897485673428
skewness  =  -0.880147593336
slope_per10  =  -0.108176880046
slope_per90  =  0.24753295322
stetson_k  =  0.694139031436
weighted_mean  =  15.4486776504
weighted_std  =  0.311259196423
