-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.89


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.378982502586
cusum  =  0.173454841661
eta  =  0.531793429621
hl_amp_ratio  =  0.454709148218
kurtosis  =  -0.520318889631
n_points  =  146
period  =  0.37992725198
period_SNR  =  17.264527332
period_log10FAP  =  -15.4785580164
period_uncertainty  =  4.02158582507e-05
phase_cusum  =  0.263780996548
phase_eta  =  0.199614846681
phi21  =  1.03177634572
phi31  =  2.33586719291
quartile31  =  0.46
r21  =  0.503901440262
r31  =  0.293929644465
shapiro_w  =  0.944881677628
skewness  =  -0.477397285873
slope_per10  =  -0.158857814754
slope_per90  =  0.291300006211
stetson_k  =  0.751495531433
weighted_mean  =  14.6787275064
weighted_std  =  0.312606260045
