-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.94


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.410971614207
cusum  =  0.167986282261
eta  =  0.530272686108
hl_amp_ratio  =  0.396673188535
kurtosis  =  -0.320970058048
n_points  =  326
period  =  0.463664461248
period_SNR  =  43.3309515891
period_log10FAP  =  -37.0096194236
period_uncertainty  =  6.08643303909e-05
phase_cusum  =  0.263132478033
phase_eta  =  0.104216024387
phi21  =  -2.21398024592
phi31  =  -4.11912446146
quartile31  =  0.47
r21  =  0.551086672104
r31  =  0.352210080602
shapiro_w  =  0.907825469971
skewness  =  -0.837627133145
slope_per10  =  -0.112637697263
slope_per90  =  0.154534963474
stetson_k  =  0.726446917126
weighted_mean  =  12.8190517779
weighted_std  =  0.366317791674
