-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.279797394576
cusum  =  0.0957069576192
eta  =  0.702867902206
hl_amp_ratio  =  0.340272225873
kurtosis  =  -0.649024836266
n_points  =  316
period  =  0.514630384077
period_SNR  =  47.7420326782
period_log10FAP  =  -41.352872167
period_uncertainty  =  8.99808368942e-05
phase_cusum  =  0.228045843242
phase_eta  =  0.335916075251
phi21  =  0.913167250505
phi31  =  2.00639831036
quartile31  =  0.365
r21  =  0.386935383373
r31  =  0.271022500673
shapiro_w  =  0.910867214203
skewness  =  -0.705646103335
slope_per10  =  -0.161500000395
slope_per90  =  0.131291221555
stetson_k  =  0.743947164398
weighted_mean  =  14.6591955627
weighted_std  =  0.251119321468
