-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.42


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.189625730874
cusum  =  0.203460583464
eta  =  0.6626644776
hl_amp_ratio  =  1.15108860499
kurtosis  =  -1.02470424788
n_points  =  131
period  =  0.411952706946
period_SNR  =  15.4893854607
period_log10FAP  =  -12.0220380398
period_uncertainty  =  3.78267949516e-05
phase_cusum  =  0.202989345205
phase_eta  =  0.620098810737
phi21  =  -1.52016783286
phi31  =  -2.57658752334
quartile31  =  0.285
r21  =  0.333549488073
r31  =  0.189906232896
shapiro_w  =  0.951342284679
skewness  =  -0.168867757916
slope_per10  =  -0.348663081533
slope_per90  =  0.327300019562
stetson_k  =  0.858733527831
weighted_mean  =  13.4665648855
weighted_std  =  0.168172807309
