-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.47


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.270363631633
cusum  =  0.316164543244
eta  =  0.450557604893
hl_amp_ratio  =  0.843475070654
kurtosis  =  -1.14631721577
n_points  =  52
period  =  0.244282130135
period_SNR  =  8.44558420683
period_log10FAP  =  -4.55407506477
period_uncertainty  =  1.88615430661e-05
phase_cusum  =  0.395237102067
phase_eta  =  0.390390550248
phi21  =  -3.24833912052
phi31  =  -2.66387617896
quartile31  =  0.3475
r21  =  0.162694096774
r31  =  0.0913951183905
shapiro_w  =  0.922892987728
skewness  =  -0.362218114386
slope_per10  =  -0.610249389317
slope_per90  =  0.245663479617
stetson_k  =  0.875336394069
weighted_mean  =  15.2703606557
weighted_std  =  0.205670915944
