-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.282592690919
cusum  =  0.142621884742
eta  =  0.635450027247
hl_amp_ratio  =  0.296880126448
kurtosis  =  -0.799299618869
n_points  =  315
period  =  0.537486808419
period_SNR  =  38.5776909051
period_log10FAP  =  -39.475806089
period_uncertainty  =  8.22146996593e-05
phase_cusum  =  0.266756857625
phase_eta  =  0.426635397943
phi21  =  0.690185730584
phi31  =  1.19889426491
quartile31  =  0.425
r21  =  0.46293671797
r31  =  0.253897084196
shapiro_w  =  0.890839099884
skewness  =  -0.706816661114
slope_per10  =  -0.100147926146
slope_per90  =  0.0838303241532
stetson_k  =  0.726769961455
weighted_mean  =  15.3704580914
weighted_std  =  0.282383370866
