-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  CEPH_Other
class_probability =  0.34


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.105451662735
cusum  =  0.22815890378
eta  =  0.576807334957
hl_amp_ratio  =  0.71898071997
kurtosis  =  0.594847691397
n_points  =  126
period  =  1.7339993573
period_SNR  =  11.6377517957
period_log10FAP  =  -6.96764481867
period_uncertainty  =  0.000807412794884
phase_cusum  =  0.23367256803
phase_eta  =  0.526200653683
phi21  =  0.723503529806
phi31  =  1.86833078093
quartile31  =  0.11
r21  =  0.0888533893246
r31  =  0.200495051116
shapiro_w  =  0.978432297707
skewness  =  -0.497873772493
slope_per10  =  -0.57200002484
slope_per90  =  0.614999979734
stetson_k  =  0.764228336245
weighted_mean  =  11.9926984127
weighted_std  =  0.101445213132
