-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.356165371973
cusum  =  0.101259539163
eta  =  0.580498500484
hl_amp_ratio  =  0.30572308433
kurtosis  =  -0.146460986394
n_points  =  285
period  =  0.447668275915
period_SNR  =  34.4294185242
period_log10FAP  =  -36.7312314493
period_uncertainty  =  6.84438313698e-05
phase_cusum  =  0.237329923491
phase_eta  =  0.172779135827
phi21  =  -2.45156982944
phi31  =  -4.70156290062
quartile31  =  0.41
r21  =  0.449513291452
r31  =  0.315601521839
shapiro_w  =  0.861353456974
skewness  =  -0.989681763794
slope_per10  =  -0.118944279187
slope_per90  =  0.212478941576
stetson_k  =  0.737845247664
weighted_mean  =  14.9035646657
weighted_std  =  0.295956843537
