-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  CEPH_F
class_probability =  0.53


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.271104499367
cusum  =  0.120649935921
eta  =  0.490120243633
hl_amp_ratio  =  0.619375054326
kurtosis  =  -0.801416275121
n_points  =  128
period  =  1.41913531788
period_SNR  =  14.6618235859
period_log10FAP  =  -12.1502200124
period_uncertainty  =  0.000432729211719
phase_cusum  =  0.294023955385
phase_eta  =  0.215307636592
phi21  =  -2.16761549638
phi31  =  -4.13870354978
quartile31  =  0.415
r21  =  0.520097707406
r31  =  0.239970010543
shapiro_w  =  0.952072203159
skewness  =  -0.432016351074
slope_per10  =  -0.554770205593
slope_per90  =  0.801999983378
stetson_k  =  0.802693576313
weighted_mean  =  13.190859375
weighted_std  =  0.23800941205
