-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.59


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.245949288605
cusum  =  0.195042477968
eta  =  0.528629820368
hl_amp_ratio  =  0.910229229601
kurtosis  =  -0.124233987014
n_points  =  108
period  =  0.272581367869
period_SNR  =  10.3806602588
period_log10FAP  =  -7.5806269576
period_uncertainty  =  1.59647047443e-05
phase_cusum  =  0.33495377055
phase_eta  =  0.878686604547
phi21  =  -1.8562379975
phi31  =  -3.43224919577
quartile31  =  0.3225
r21  =  0.183580347525
r31  =  0.233150756301
shapiro_w  =  0.965113222599
skewness  =  -0.48879337576
slope_per10  =  -0.132467690639
slope_per90  =  0.0731341435498
stetson_k  =  0.779018668087
weighted_mean  =  11.6351851852
weighted_std  =  0.2559675959
