-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  CEPH_F
class_probability =  0.94


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.295511599393
cusum  =  0.158374006349
eta  =  0.498974908657
hl_amp_ratio  =  0.386926446333
kurtosis  =  -0.587324327589
n_points  =  285
period  =  1.74496362932
period_SNR  =  33.5885808672
period_log10FAP  =  -34.8324407641
period_uncertainty  =  0.000693271316947
phase_cusum  =  0.277599017051
phase_eta  =  0.174351284593
phi21  =  0.805563739589
phi31  =  -1.35497169967
quartile31  =  0.35
r21  =  0.445910459059
r31  =  0.207329360005
shapiro_w  =  0.918402671814
skewness  =  -0.707608656229
slope_per10  =  -0.300797194812
slope_per90  =  0.411500001792
stetson_k  =  0.750592027829
weighted_mean  =  16.3332842231
weighted_std  =  0.256324613268
