-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.67


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.406482680346
cusum  =  0.241429624722
eta  =  0.422539385474
hl_amp_ratio  =  0.530692277055
kurtosis  =  -0.903908919564
n_points  =  105
period  =  0.454040173565
period_SNR  =  11.0079769151
period_log10FAP  =  -8.04938870948
period_uncertainty  =  4.59508327311e-05
phase_cusum  =  0.272574591156
phase_eta  =  0.183593600104
phi21  =  1.002407347
phi31  =  -0.80949512543
quartile31  =  0.52
r21  =  0.518948002813
r31  =  0.15030638369
shapiro_w  =  0.927834749222
skewness  =  -0.546513079934
slope_per10  =  -0.116805408155
slope_per90  =  0.551999965683
stetson_k  =  0.814322490629
weighted_mean  =  14.9959809264
weighted_std  =  0.318400386582
