-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.330446333711
cusum  =  0.0940414925407
eta  =  0.608537620094
hl_amp_ratio  =  0.284104345673
kurtosis  =  -0.646888543277
n_points  =  381
period  =  0.475821010026
period_SNR  =  50.1014686467
period_log10FAP  =  -54.7267384774
period_uncertainty  =  7.57234664596e-05
phase_cusum  =  0.251683190888
phase_eta  =  0.153235632652
phi21  =  0.762024042738
phi31  =  1.80488797681
quartile31  =  0.44
r21  =  0.466811875308
r31  =  0.30914266006
shapiro_w  =  0.89838540554
skewness  =  -0.73236542081
slope_per10  =  -0.0993686622695
slope_per90  =  0.0915470037277
stetson_k  =  0.704987482597
weighted_mean  =  15.9396073466
weighted_std  =  0.292796315391
