-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.98


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.296519812795
cusum  =  0.28248684595
eta  =  0.448999400789
hl_amp_ratio  =  0.317200534568
kurtosis  =  -0.107336566204
n_points  =  127
period  =  0.605169270529
period_SNR  =  17.947036735
period_log10FAP  =  -16.0967256948
period_uncertainty  =  9.83567295988e-05
phase_cusum  =  0.260236229007
phase_eta  =  0.187411647249
phi21  =  -2.35533860871
phi31  =  -1.44169048973
quartile31  =  0.345
r21  =  0.357536445747
r31  =  0.219076847023
shapiro_w  =  0.849574804306
skewness  =  -1.04503155991
slope_per10  =  -0.201520611219
slope_per90  =  0.42609119925
stetson_k  =  0.701191501165
weighted_mean  =  15.1859318182
weighted_std  =  0.227447386296
