-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.93


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.370332904214
cusum  =  0.143461842254
eta  =  0.487121687362
hl_amp_ratio  =  0.245015363883
kurtosis  =  -0.724943899486
n_points  =  285
period  =  0.46065063244
period_SNR  =  35.6113121894
period_log10FAP  =  -38.9754445434
period_uncertainty  =  6.03957730283e-05
phase_cusum  =  0.220842885197
phase_eta  =  0.0546216912655
phi21  =  0.882910240163
phi31  =  1.91080717884
quartile31  =  0.43
r21  =  0.42095932726
r31  =  0.246511239745
shapiro_w  =  0.868204712868
skewness  =  -0.795828352762
slope_per10  =  -0.147801778036
slope_per90  =  0.179409827381
stetson_k  =  0.681709054035
weighted_mean  =  15.9150151164
weighted_std  =  0.297439479935
