-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.99


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.350387015027
cusum  =  0.146588781243
eta  =  0.43872346888
hl_amp_ratio  =  0.381900614699
kurtosis  =  -0.659907306474
n_points  =  293
period  =  0.495617143776
period_SNR  =  37.8410945788
period_log10FAP  =  -40.6603290074
period_uncertainty  =  7.9706844097e-05
phase_cusum  =  0.265640038271
phase_eta  =  0.331127189619
phi21  =  0.634816175548
phi31  =  1.67711901697
quartile31  =  0.53
r21  =  0.411499456998
r31  =  0.20845057031
shapiro_w  =  0.886521697044
skewness  =  -0.765442715707
slope_per10  =  -0.0709297937221
slope_per90  =  0.125391765969
stetson_k  =  0.745077495018
weighted_mean  =  16.034038034
weighted_std  =  0.334420034138
