-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.94


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.372350189573
cusum  =  0.155497551809
eta  =  0.564021107482
hl_amp_ratio  =  0.40247191454
kurtosis  =  -0.492807639227
n_points  =  292
period  =  0.463885709985
period_SNR  =  39.909456159
period_log10FAP  =  -40.6957586813
period_uncertainty  =  6.98272534615e-05
phase_cusum  =  0.272726482806
phase_eta  =  0.115515501564
phi21  =  3.7415343761
phi31  =  4.85849189466
quartile31  =  0.47
r21  =  0.450638330362
r31  =  0.316952612055
shapiro_w  =  0.902803421021
skewness  =  -0.736073255044
slope_per10  =  -0.102812788846
slope_per90  =  0.158749337254
stetson_k  =  0.752662740134
weighted_mean  =  16.8130391303
weighted_std  =  0.309014688102
