-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.9


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.362504154758
cusum  =  0.106638182357
eta  =  0.638728552636
hl_amp_ratio  =  0.578884047623
kurtosis  =  -1.02439289716
n_points  =  223
period  =  0.537430157329
period_SNR  =  24.3027444931
period_log10FAP  =  -23.3551221559
period_uncertainty  =  7.79969476659e-05
phase_cusum  =  0.246778552004
phase_eta  =  0.0450559562175
phi21  =  -2.0599310993
phi31  =  -3.80691988031
quartile31  =  0.545
r21  =  0.571733168087
r31  =  0.373975228349
shapiro_w  =  0.931517124176
skewness  =  -0.432829938314
slope_per10  =  -0.166746118353
slope_per90  =  0.249968480555
stetson_k  =  0.830974851133
weighted_mean  =  15.4588762423
weighted_std  =  0.314715757916
