-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.98


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.355308843145
cusum  =  0.148855556238
eta  =  0.452642769538
hl_amp_ratio  =  0.321763607217
kurtosis  =  0.184347591456
n_points  =  267
period  =  0.498101278487
period_SNR  =  31.0553127559
period_log10FAP  =  -31.3346520327
period_uncertainty  =  6.70861554737e-05
phase_cusum  =  0.266253742068
phase_eta  =  0.161034169757
phi21  =  0.797366122936
phi31  =  4.64087984424
quartile31  =  0.35
r21  =  0.422763832737
r31  =  0.288922608861
shapiro_w  =  0.880150020123
skewness  =  -1.06050900238
slope_per10  =  -0.105091354058
slope_per90  =  0.20406358762
stetson_k  =  0.712465670316
weighted_mean  =  15.1802833309
weighted_std  =  0.289466954535
