-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.213789624622
cusum  =  0.124673658633
eta  =  0.692606302676
hl_amp_ratio  =  0.553863503176
kurtosis  =  -0.736783051719
n_points  =  377
period  =  0.592596525172
period_SNR  =  45.4260892485
period_log10FAP  =  -45.2836300466
period_uncertainty  =  9.99724241454e-05
phase_cusum  =  0.277484668296
phase_eta  =  0.43339107308
phi21  =  -1.95542658977
phi31  =  -0.946577196695
quartile31  =  0.3
r21  =  0.463445563436
r31  =  0.288931716671
shapiro_w  =  0.95798844099
skewness  =  -0.444716352684
slope_per10  =  -0.123170280413
slope_per90  =  0.128141880205
stetson_k  =  0.778080195753
weighted_mean  =  15.8403737326
weighted_std  =  0.192356446934
