-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.328627162424
cusum  =  0.120517457353
eta  =  0.57238644615
hl_amp_ratio  =  0.334636227411
kurtosis  =  -0.341040011353
n_points  =  223
period  =  0.502291614759
period_SNR  =  23.2136729292
period_log10FAP  =  -21.9783484689
period_uncertainty  =  5.45080434806e-05
phase_cusum  =  0.217840111849
phase_eta  =  0.110888621638
phi21  =  3.96464511677
phi31  =  4.6994234851
quartile31  =  0.385
r21  =  0.5458504873
r31  =  0.40127599229
shapiro_w  =  0.883504331112
skewness  =  -0.894821423212
slope_per10  =  -0.120748248198
slope_per90  =  0.151019996963
stetson_k  =  0.69776180365
weighted_mean  =  16.419017875
weighted_std  =  0.299284563306
