-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.248042855889
cusum  =  0.202653698865
eta  =  0.62719405602
hl_amp_ratio  =  0.66391813256
kurtosis  =  -0.904792947653
n_points  =  278
period  =  0.5579417315
period_SNR  =  32.1676992729
period_log10FAP  =  -31.9111398726
period_uncertainty  =  8.41287309525e-05
phase_cusum  =  0.257455080427
phase_eta  =  0.26578938037
phi21  =  -2.30921873024
phi31  =  -1.0719108353
quartile31  =  0.34
r21  =  0.455437699839
r31  =  0.357558417175
shapiro_w  =  0.951693892479
skewness  =  -0.380069032931
slope_per10  =  -0.138510655461
slope_per90  =  0.17952665671
stetson_k  =  0.812093114542
weighted_mean  =  15.9037865143
weighted_std  =  0.227094116464
