-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.343730519901
cusum  =  0.178265139344
eta  =  0.577436752898
hl_amp_ratio  =  0.291950880228
kurtosis  =  -0.163274114473
n_points  =  273
period  =  0.464317340666
period_SNR  =  37.2957305264
period_log10FAP  =  -36.210022487
period_uncertainty  =  5.83020275858e-05
phase_cusum  =  0.273039410558
phase_eta  =  0.18859915524
phi21  =  0.494671187972
phi31  =  1.3904964618
quartile31  =  0.38
r21  =  0.410641475868
r31  =  0.189935134241
shapiro_w  =  0.879809856415
skewness  =  -0.951098371208
slope_per10  =  -0.112193502883
slope_per90  =  0.11487465236
stetson_k  =  0.704639605451
weighted_mean  =  16.5412435514
weighted_std  =  0.259139720601
