-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.268401696974
cusum  =  0.107673439151
eta  =  0.493955411221
hl_amp_ratio  =  0.286694240267
kurtosis  =  -0.614143364762
n_points  =  296
period  =  0.516410753086
period_SNR  =  32.8072238453
period_log10FAP  =  -33.2530848378
period_uncertainty  =  7.58936517246e-05
phase_cusum  =  0.265883790209
phase_eta  =  0.468866294299
phi21  =  -2.07311462903
phi31  =  -1.00182258744
quartile31  =  0.4225
r21  =  0.393939772812
r31  =  0.29349568703
shapiro_w  =  0.901850998402
skewness  =  -0.742082147881
slope_per10  =  -0.112859266983
slope_per90  =  0.133320001885
stetson_k  =  0.711583711999
weighted_mean  =  15.985035574
weighted_std  =  0.272377999691
