-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.94


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.373967094775
cusum  =  0.154361676842
eta  =  0.661164999825
hl_amp_ratio  =  0.204043113656
kurtosis  =  1.31663027631
n_points  =  312
period  =  0.479794248192
period_SNR  =  48.8632492426
period_log10FAP  =  -36.8662391445
period_uncertainty  =  6.52319796478e-05
phase_cusum  =  0.262446525088
phase_eta  =  0.0995059650887
phi21  =  3.73772041285
phi31  =  4.45821701657
quartile31  =  0.28
r21  =  0.474435481491
r31  =  0.32061072339
shapiro_w  =  0.805290102959
skewness  =  -1.47806811691
slope_per10  =  -0.113470011369
slope_per90  =  0.126961994367
stetson_k  =  0.602679841248
weighted_mean  =  15.573324084
weighted_std  =  0.290034068777
