-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.272340238778
cusum  =  0.104812461735
eta  =  0.563798427313
hl_amp_ratio  =  0.425567223614
kurtosis  =  -0.367742386849
n_points  =  404
period  =  0.533624954489
period_SNR  =  47.1318674451
period_log10FAP  =  -46.3595798774
period_uncertainty  =  7.93706814941e-05
phase_cusum  =  0.214769315933
phase_eta  =  0.572365038592
phi21  =  0.789668205982
phi31  =  -1.06563950261
quartile31  =  0.36
r21  =  0.349060042414
r31  =  0.196282400838
shapiro_w  =  0.929296135902
skewness  =  -0.703620728173
slope_per10  =  -0.0825291283999
slope_per90  =  0.0885519017002
stetson_k  =  0.765782782483
weighted_mean  =  15.0908391701
weighted_std  =  0.236440354097
