-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.34610662448
cusum  =  0.117569379646
eta  =  0.518474961661
hl_amp_ratio  =  0.445988514946
kurtosis  =  -0.220241157424
n_points  =  464
period  =  0.51225719869
period_SNR  =  36.6962557511
period_log10FAP  =  -59.8347476978
period_uncertainty  =  7.36001736841e-05
phase_cusum  =  0.246343006024
phase_eta  =  0.219095371558
phi21  =  -2.24573414319
phi31  =  -1.60985534144
quartile31  =  0.34
r21  =  0.417156175399
r31  =  0.307658539488
shapiro_w  =  0.906048893929
skewness  =  -0.871915057465
slope_per10  =  -0.069211042155
slope_per90  =  0.0816143994079
stetson_k  =  0.74221371395
weighted_mean  =  13.9222435875
weighted_std  =  0.284855415264
