-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.46


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.172675016199
cusum  =  0.129703817526
eta  =  0.576718250346
hl_amp_ratio  =  1.09346687281
kurtosis  =  -0.713380191545
n_points  =  223
period  =  0.397050588033
period_SNR  =  24.5497950758
period_log10FAP  =  -23.4366607376
period_uncertainty  =  5.10895039169e-05
phase_cusum  =  0.217843583947
phase_eta  =  0.45502214734
phi21  =  1.6846366188
phi31  =  0.55079939849
quartile31  =  0.215
r21  =  0.373731403422
r31  =  0.0695178428252
shapiro_w  =  0.980363130569
skewness  =  0.0885029158085
slope_per10  =  -0.148317804103
slope_per90  =  0.244650000241
stetson_k  =  0.802770461741
weighted_mean  =  14.3882249093
weighted_std  =  0.146773168388
