-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.99


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.299952211155
cusum  =  0.137498455629
eta  =  0.578898786713
hl_amp_ratio  =  0.521172899842
kurtosis  =  -0.350028515833
n_points  =  372
period  =  0.515322494718
period_SNR  =  48.1979357538
period_log10FAP  =  -50.9606908643
period_uncertainty  =  7.56003910226e-05
phase_cusum  =  0.256521066448
phase_eta  =  0.378793775131
phi21  =  0.89773010432
phi31  =  -1.44117962749
quartile31  =  0.33
r21  =  0.325781829726
r31  =  0.17622681179
shapiro_w  =  0.914899051189
skewness  =  -0.787962869622
slope_per10  =  -0.0674956486504
slope_per90  =  0.0897429958658
stetson_k  =  0.772803247231
weighted_mean  =  14.8973427379
weighted_std  =  0.257198854177
